FREE SURFACE CONVECTION

Figure 1: Vertical centre plane (z=0.5). Particle tracks: 100 � 10s. Ra=395000, Pr=752.

Figure 2: Vertical front plane (z=0.98). Particle tracks: 100 � 10s. Ra=395000, Pr=752.