FREE SURFACE NATURAL CONVECTION IN DIFFERETIALLY HEATED RECTANGULAR CAVITY

T. A. KOWALEWSKI, A. CYBULSKI Polish Academy of Sciences, IPPT PAN, PL 00-049 Warszawa, Poland

G. de VAHL DAVIS, E. LEONARDI The University of New South Wales, Sydney, 2052 Australia